CREATE TABLE `crpm_49a150_35e9ee` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`yxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '运行时间',
`ljcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '累计产量',
`gzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障次数',
`wxcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修次数',
`zjycwhrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '最近一次维护日期',
`fzr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '负责人',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);