INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024001','2024-06-15 08:00:00','正常','1289','325.5kWh','2','1','张明','设备运行稳定');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024002','2024-06-15 08:00:00','正常','856','189.2kWh','0','0','李华','参数调整后效率提升');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024003','2024-06-15 08:00:00','故障','0','0kWh','1','1','王强','温度过高，已停机检修');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024004','2024-06-15 08:00:00','正常','2156','489.3kWh','3','2','赵芳','传送带轻微抖动');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024005','2024-06-15 08:00:00','正常','1568','320.7kWh','0','0','陈杰','新批次原材料测试');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024006','2024-06-15 08:00:00','待机','0','5.2kWh','0','0','周琳','等待原料供应');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024007','2024-06-15 08:00:00','正常','987','215.8kWh','1','1','吴伟','传感器校准完成');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024008','2024-06-15 08:00:00','正常','1763','389.4kWh','2','1','郑浩','更换刀具后精度提升');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024009','2024-06-15 08:00:00','故障','0','0kWh','1','1','孙丽','控制系统故障，重启后恢复');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9692f3` (`sbbh`,`cjsj`,`gzzt`,`cl`,`nh`,`gzcs`,`wxcs`,`czy`,`bz`) VALUES ('SB-2024010','2024-06-15 08:00:00','正常','1325','278.6kWh','0','0','林凯','运行参数优化');