CREATE TABLE `crpm_7135d3_c1d334` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`sjcjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '数据采集时间',
`scsl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产数量',
`gzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障次数',
`whjl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护记录',
`czry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作人员',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);