INSERT INTO `crpm_289b0b_1af868` (`ddbh`,`cpxh`,`scsl`,`yjkssj`,`yjjssj`,`sjkssj`,`sjjssj`,`scxzt`,`zljcjg`,`bzxx`) VALUES ('ORD-20240701-001','BALL-20-45#','5,000','2024-07-02 08:00','2024-07-05 20:00','2024-07-02 08:15','2024-07-05 19:50','精密轴承生产线A（ISO9001认证有效至2025-03-15）','抽检合格率98.2%（符合≥95%要求）','首件检验报告编号：QA-20240702-001，过程巡检频次符合TS16949标准');
INSERT INTO `crpm_289b0b_1af868` (`ddbh`,`cpxh`,`scsl`,`yjkssj`,`yjjssj`,`sjkssj`,`sjjssj`,`scxzt`,`zljcjg`,`bzxx`) VALUES ('ORD-20240705-002','MOTOR-7.5KW-IE3','10','2024-07-06 07:00','2024-07-08 19:00','2024-07-06 07:30（设备预热延迟）','2024-07-08 19:15','电机装配线C（CE认证过期预警，剩余15天）','耐压测试未通过（批次号：MOT-20240706-003需返工）','紧急申请CE认证延期，返工流程符合ISO17025校准规范，预计影响交期2小时');