INSERT INTO `crpm_289b0b_506488` (`ddbh`,`cpmc`,`khmc`,`ddsl`,`xdrq`,`yjwcrq`,`sjwcrq`,`ddzt`,`bzxx`) VALUES ('ORD-20240701-001','高精度轴承钢球（直径20mm）','上海汽车制造有限公司','5,000','2024-07-01','2024-07-15','2024-07-14','已完成（提前1天）','生产效率92%，成品入库至上海总厂成品仓（批号：SH20240714-001）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_506488` (`ddbh`,`cpmc`,`khmc`,`ddsl`,`xdrq`,`yjwcrq`,`sjwcrq`,`ddzt`,`bzxx`) VALUES ('ORD-20240705-002','工业级三相异步电动机（7.5KW）','深圳电子科技集团','10','2024-07-05','2024-07-20','2024-07-21','已发货（延迟1天）','电机装配线C故障导致延期，通过武汉应急基地补产，空运至深圳（物流单号：WH20240721-002）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_506488` (`ddbh`,`cpmc`,`khmc`,`ddsl`,`xdrq`,`yjwcrq`,`sjwcrq`,`ddzt`,`bzxx`) VALUES ('ORD-20240710-003','精密齿轮组件（模数2，45#钢）','广州机械加工厂','200','2024-07-10','2024-07-25','','生产中（齿轮加工中心B，进度65%）','	关联排程计划SCH-20240725-003，预计2024-07-28完成质检');