INSERT INTO `crpm_289b0b_66b923` (`ycbh`,`yclx`,`fssj`,`yxfw`,`clzt`,`clcs`,`zrr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`bzxx`) VALUES ('EXC-20240725-001','设备故障（精密轴承生产线A-主轴轴承异常）','2024-07-25 14:35','生产线停机，影响订单ORD-20240701-001（剩余1,200件未生产）','已解决（实际解决时间：2024-07-25 17:20）','1. 启动备用设备EQ-202407-006 2. 调用武汉应急基地产能 3. 安排夜间加班追产','设备主管：张伟（工号：ZW2024001）','2024-07-25 18:00','2024-07-25 17:20','故障代码：ERR-AX-20240725-001，维修记录编号：MNT-20240725-003，备件库存充足');
INSERT INTO `crpm_289b0b_66b923` (`ycbh`,`yclx`,`fssj`,`yxfw`,`clzt`,`clcs`,`zrr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`bzxx`) VALUES ('EXC-20240726-002','物料短缺（齿轮加工中心B-45#钢卷缺料）','2024-07-26 09:10','	订单ORD-20240710-003暂停，影响后续订单ORD-20240728-005排程','处理中（处理措施执行中）','1. 紧急调用成都VMI库存 2. 启动供应商JIT补货流程 3. 调整生产顺序','物料计划员：王芳（工号：WF202308）','2024-07-26 16:00','实际解决时间1','供应商承诺到货时间：2024-07-26 15:30，物流跟踪号：LOG-20240726-SH-CD-002');
INSERT INTO `crpm_289b0b_66b923` (`ycbh`,`yclx`,`fssj`,`yxfw`,`clzt`,`clcs`,`zrr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`bzxx`) VALUES ('EXC-20240726-003','质量缺陷（电机装配线C-绝缘电阻不合格）','2024-07-26 13:50','	批次MOT-20240726-004隔离，影响订单ORD-20240705-002交付','已关闭（实际解决时间：2024-07-27 10:15）','1. 启动返工流程SOP-REW-003 2. 增加抽检频次至100% 3. 更新FMEA文件','质量工程师：李娜（工号：LN2024002）','2024-07-27 12:00','2024-07-27 10:15','返工合格率100%，质量警报编号：QA-20240726-003，根本原因分析（RCA）进行中');
INSERT INTO `crpm_289b0b_66b923` (`ycbh`,`yclx`,`fssj`,`yxfw`,`clzt`,`clcs`,`zrr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`bzxx`) VALUES ('EXC-20240727-004','计划冲突（苏州工厂FMS产线双订单资源争夺）','2024-07-27 08:45','订单ORD-20240720-005与ORD-20240725-006生产时序冲突','已解决（实际解决时间：2024-07-27 11:30）','1. 启用APS高级排程算法 2. 协商客户调整交付优先级 3. 优化换模流程','计划主管：陈静（工号：CJ2024004）','2024-07-27 14:00','2024-07-27 11:30','	排程方案版本升级至V3.2.1，客户同意交付期调整，获得加班工时审批：OT-20240727-001');