INSERT INTO `crpm_289b0b_888158` (`cpbh`,`cpmc`,`kcsl`,`aqkcl`,`kccb`,`rksj`,`cksj`,`gysxx`,`yjjb`,`bzxx`) VALUES ('PJ-20250629-001','高精度轴承钢球（直径20mm）','850','1000','12.5元/个','2024-06-28 14:32','2024-06-29 09:15（部分出库300个）','	江苏机械制造有限公司（联系人：王强 138****1234，合同编号：JS-202406-001）','黄色预警（库存量低于安全值15%）','	需关注次日（2024-06-30）生产计划消耗量，建议启动补货流程');
INSERT INTO `crpm_289b0b_888158` (`cpbh`,`cpmc`,`kcsl`,`aqkcl`,`kccb`,`rksj`,`cksj`,`gysxx`,`yjjb`,`bzxx`) VALUES ('ELEC-202406-A03','工业级三相异步电动机（7.5KW）','15','20','2850元/台','2024-06-25 10:45','2024-06-29 14:00（出库5台至装配车间）','浙江电气集团（合同编号：ZJDQ-202406-007，到货批次：20240625-001）','红色预警（库存量低于安全值25%）','紧急调拨流程已启动，预计2024-07-01到货10台');
INSERT INTO `crpm_289b0b_888158` (`cpbh`,`cpmc`,`kcsl`,`aqkcl`,`kccb`,`rksj`,`cksj`,`gysxx`,`yjjb`,`bzxx`) VALUES ('PLAST-2024-N07','食品级尼龙树脂颗粒（白色，25kg/包）','4200','3000','18.2元/kg','2024-06-27 16:20','','	上海化工原料批发市场（批次号：SH202406B，有效期至2024-07-31）','绿色安全（库存充足）','需注意防潮存储，仓库湿度需控制在RH≤45%，建议2024-07-05前安排质检');
INSERT INTO `crpm_289b0b_888158` (`cpbh`,`cpmc`,`kcsl`,`aqkcl`,`kccb`,`rksj`,`cksj`,`gysxx`,`yjjb`,`bzxx`) VALUES ('MECH-2024-G12','精密齿轮组件（模数2，45#钢）','98','120','65元/件','2024-06-24 09:10','2024-06-29 11:30（出库22件至维修车间）','	广州精密机械厂（质检报告编号：GZ202406-003，有效期至2024-07-20）','黄色预警（库存量低于安全值18.3%）','需与2024-07-02生产计划联动，确认下周订单需求');
INSERT INTO `crpm_289b0b_888158` (`cpbh`,`cpmc`,`kcsl`,`aqkcl`,`kccb`,`rksj`,`cksj`,`gysxx`,`yjjb`,`bzxx`) VALUES ('ELEC-2024-C05','工业控制电缆（RVV 3×2.5mm²，100米/卷）','35','50','420元/卷','2024-06-26 13:50','','山东电线电缆有限公司（到货箱号：SD202406-15，预计消耗周期：2024-07-15）','红色预警（库存量低于安全值30%）','需优先安排质检，3卷存在外包装破损情况，预计2024-07-01前完成检测');