INSERT INTO `crpm_289b0b_cea335` (`scxmc`,`sbbh`,`sbzt`,`cn`,`sjcl`,`xl`,`whzq`,`gzl`,`gzsj`,`scjh`,`cplx`) VALUES ('精密轴承生产线A','EQ-202407-001','运行中','5,000个/班次','4,250个/班次','85%','720小时（每月1次）','0.8%','08:00-20:00（两班倒）','执行中（ORD-20240701-001）','高精度轴承钢球（直径20mm）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_cea335` (`scxmc`,`sbbh`,`sbzt`,`cn`,`sjcl`,`xl`,`whzq`,`gzl`,`gzsj`,`scjh`,`cplx`) VALUES ('齿轮加工中心B','EQ-202407-002','待维护','300件/天','258件/天','86%','400小时（每两周1次）','1.2%','08:00-18:00（单班）','暂停（计划2024-07-28维护）','精密齿轮组件（模数2，45#钢）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_cea335` (`scxmc`,`sbbh`,`sbzt`,`cn`,`sjcl`,`xl`,`whzq`,`gzl`,`gzsj`,`scjh`,`cplx`) VALUES ('电机装配线C','EQ-202407-003','运行中','15台/小时','13.8台/小时','92%','240小时（每周1次）','0.5%','24小时运转（三班倒）','执行中（ORD-20240705-002）','工业级三相异步电动机（7.5KW）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_cea335` (`scxmc`,`sbbh`,`sbzt`,`cn`,`sjcl`,`xl`,`whzq`,`gzl`,`gzsj`,`scjh`,`cplx`) VALUES ('注塑成型线D','EQ-202407-004','故障停机','800kg/班次','0','0%','600小时（每月1次）','3.1%','08:00-20:00（两班倒）','延迟（预计2024-07-29修复）','食品级尼龙树脂颗粒（白色，25kg/包）');