INSERT INTO `crpm_289b0b_e014b2` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`sczt`) VALUES ('ORD-20240701-001','高精度轴承钢球（直径20mm）','5,000','2024-07-02 08:00','2024-07-05 20:00','生产中（进度82%｜设备EQ-202407-001运行中）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_e014b2` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`sczt`) VALUES ('ORD-20240705-002','工业级三相异步电动机（7.5KW）','10','2024-07-06 07:00','2024-07-08 19:00','已完成（设备EQ-202407-003待机｜质检通过）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_e014b2` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`sczt`) VALUES ('ORD-20240710-003','精密齿轮组件（模数2，45#钢）','200','2024-07-11 08:00','2024-07-13 18:00','暂停（设备EQ-202407-002故障｜维修工单WO-20240713-001生成）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_e014b2` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`sczt`) VALUES ('ORD-20240715-004','工业控制电缆（RVV 3×2.5mm²，100米/卷）','50','2024-07-16 07:00','2024-07-17 19:00','待处理（物料MAT-202407-003短缺｜预计2024-07-18 10:00补齐）');