CREATE TABLE `crpm_289b0b_cea335` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`scxmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产线名称',
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`cn` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产能',
`sjcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '实际产量',
`xl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '效率',
`whzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护周期',
`gzl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障率',
`gzsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '工作时间',
`scjh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产计划',
`cplx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产品类型'
);