INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407001','智能控制器','PC-202407001','1000','1000','100%','2024-07-01 08:00:00','2024-07-06 17:00:00','2024-07-05 17:00:00','空闲','王工','提前1天完成');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407002','工业传感器','PC-202407002','800','800','100%','2024-07-03 09:30:00','2024-07-09 16:30:00','2024-07-08 16:30:00','空闲','李工','原料延迟1天');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407003','精密齿轮箱','PC-202407003','500','500','100%','2024-07-05 08:30:00','2024-07-13 17:30:00','2024-07-12 17:30:00','空闲','张工','工艺优化');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407004','锂电池组','PC-202407004','1200','1200','100%','2024-07-08 10:00:00','2024-07-16 16:00:00','2024-07-15 16:00:00','空闲','赵工','设备维护半天');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407005','伺服电机','PC-202407005','600','600','100%','2024-07-10 08:00:00','2024-07-17 17:00:00','2024-07-16 17:00:00','空闲','王工','合格率提升');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407006','PLC控制器','PC-202407006','900','900','100%','2024-07-12 09:00:00','2024-07-20 16:00:00','2024-07-19 16:00:00','空闲','李工','夏季高温影响');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407007','液压泵','PC-202407007','400','400','100%','2024-07-15 08:30:00','2024-07-23 17:30:00','2024-07-22 17:30:00','空闲','张工','质检标准提高');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202407008','工业机器人','PC-202407008','200','200','100%','2024-07-18 10:00:00','2024-07-29 16:00:00','2024-07-28 16:00:00','空闲','赵工','按计划完成');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202408009','智能仪表','PC-202408009','1100','1100','100%','2024-08-01 08:00:00','2024-08-08 17:00:00','2024-08-07 17:00:00','空闲','王工','人员熟练度提升');
INSERT INTO `crpm_49a150_88744e` (`scddh`,`cpmc`,`scpch`,`scsl`,`ywcsl`,`scjd`,`ksscsj`,`yjwcsj`,`sjwcsj`,`scxzt`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('MO-202408010','自动化模块','PC-202408010','700','700','100%','2024-08-03 09:30:00','2024-08-11 16:30:00','2024-08-10 16:30:00','空闲','李工','部分原料更换供应商');