INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024003','温度过高','严重','2024-06-03 14:20:00','压缩机温度达到85℃，超过阈值','已解决','王强','2024-06-03 15:30:00','2024-06-03 15:15:00','生产线B短暂停机','清理冷却系统后恢复正常');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024005','电流过载','中等','2024-06-06 11:45:00','传送带电机电流达到45A，触发保护','已解决','陈杰','2024-06-06 13:00:00','2024-06-06 12:40:00','物料输送中断','更换轴承后恢复正常');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024007','传感器故障','一般','2024-06-10 09:30:00','压力传感器读数波动大','已解决','吴伟','2024-06-10 11:00:00','2024-06-10 10:45:00','参数监控异常','重新校准传感器后恢复正常');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024009','机械故障','严重','2024-06-15 15:20:00','切割机刀具卡顿','已解决','郑浩','2024-06-16 10:00:00','2024-06-16 09:30:00','切割工序暂停','更换刀具并调整传动系统');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024002','控制系统故障','中等','2024-06-18 10:15:00','注塑机控制面板显示异常','已解决','李华','2024-06-18 14:00:00','2024-06-18 13:30:00','生产节奏放缓','重启系统并更新驱动程序');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024011','电源故障','一般','2024-06-22 14:40:00','风机突然停机','已解决','孙丽','2024-06-22 16:00:00','2024-06-22 15:50:00','局部通风受影响','更换电源模块后恢复正常');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024004','润滑系统故障','中等','2024-06-25 09:50:00','搅拌机轴承温度升高','已解决','赵芳','2024-06-25 12:00:00','2024-06-25 11:30:00','搅拌效率下降','补充润滑油并清理油路');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024013','通信故障','一般','2024-06-28 16:10:00','包装机与上位机通信中断','已解决','林凯','2024-06-29 09:00:00','2024-06-29 08:45:00','数据无法实时上传','检查线路并重启通信模块');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024006','液压系统故障','严重','2024-07-02 11:25:00','压力不稳定，波动超过±0.5MPa','已解决','吴伟','2024-07-02 15:00:00','2024-07-02 14:30:00','液压设备无法正常工作','更换密封件并补充液压油');
INSERT INTO `crpm_7135d3_4169f5` (`gzsbbh`,`gzlx`,`gzjb`,`gzfssj`,`gzms`,`clzt`,`fzr`,`yjjjsj`,`sjjjsj`,`gzyxfw`,`bzxx`) VALUES ('SB-2024008','电机故障','中等','2024-07-05 14:35:00','真空泵电机异响','已解决','王强','2024-07-06 10:00:00','2024-07-06 09:45:00','真空度无法维持','更换电机轴承并做动平衡');