INSERT INTO `crpm_fd0c4f_88df98` (`xmmc`,`jcmkmc`,`jcjkmc`,`jcms`,`jczt`,`jcsj`,`jcry`,`bz`) VALUES ('短距离通信服务',' GSM模块','Inter-Integrated Circuit','适合于低速近距离的通信场合','正常','2024-03-12','刘晓明','降低了系统的成本和复杂性');
INSERT INTO `crpm_fd0c4f_88df98` (`xmmc`,`jcmkmc`,`jcjkmc`,`jcms`,`jczt`,`jcsj`,`jcry`,`bz`) VALUES ('电路板芯片调试','JTAG接口 ','Joint Test Action Group','接口主要用于进行电路板的测试和调试','正常','2024-03-21','张仲夏','可检查设备是否正常运行');
INSERT INTO `crpm_fd0c4f_88df98` (`xmmc`,`jcmkmc`,`jcjkmc`,`jcms`,`jczt`,`jcsj`,`jcry`,`bz`) VALUES ('微控制器和其他IC之间进行双向通信','I2C接口 ','Inter-Integrated Circuit','通信速率适中降低了系统的成本和复杂性','正常','2024-03-22','王旭','稳定持久');