CREATE TABLE `crpm_fd0c4f_7bafa1` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`jkmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口名称',
`jkms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口描述',
`jklj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口路径',
`qqfs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '请求方式',
`qqcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '请求参数',
`fhjg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '返回结果',
`ztm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '状态码',
`cwm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '错误码',
`cjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`gxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新时间'
);