CREATE TABLE `crpm_fd0c4f_88df98` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`xmmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '项目名称',
`jcmkmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '集成模块名称',
`jcjkmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '集成接口名称',
`jcms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '集成描述',
`jczt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '集成状态',
`jcsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '集成时间',
`jcry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '集成人员',
`bz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注'
);