CREATE TABLE `crpm_ea3a1a_178cdf` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbxh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备型号',
`gzms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障描述',
`bxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '报修时间',
`yjxfsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '预计修复时间',
`sjxfsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '实际修复时间',
`wxry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修人员',
`wxzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修状态',
`wxfy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修费用',
`bz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注'
);