INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('智能控制器','1000','1020','2024-07-01','2024-07-05','200件/天','已完成','5000件','98.5%','良好','1%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('工业传感器','800','790','2024-07-03','2024-07-08','160件/天','已完成','3000件','97.2%','正常','2%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('精密齿轮箱','500','510','2024-07-05','2024-07-12','70件/天','已完成','2000件','99.1%','良好','0.5%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('锂电池组','1200','1180','2024-07-08','2024-07-15','170件/天','已完成','4000件','96.8%','正常','3%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('伺服电机','600','615','2024-07-10','2024-07-16','100件/天','已完成','2500件','98.9%','良好','1.5%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('PLC控制器','900','890','2024-07-12','2024-07-19','130件/天','已完成','3500件','97.5%','正常','2.5%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('液压泵','400','405','2024-07-15','2024-07-22','55件/天','已完成','1500件','99.3%','良好','0.8%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('工业机器人','200','200','2024-07-18','2024-07-28','20件/天','已完成','800件','98.2%','正常','1.2%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('智能仪表','1100','1120','2024-08-01','2024-08-07','180件/天','已完成','5000件','98.7%','良好','1.3%');
INSERT INTO `crpm_49a150_a39a4f` (`cpmc`,`ycscsl`,`sjscsl`,`yckssj`,`ycjssj`,`scxl`,`scxzt`,`yclkcl`,`cphgl`,`sbyxzt`,`sbgzl`) VALUES ('自动化模块','700','690','2024-08-03','2024-08-10','100件/天','已完成','3000件','97.8%','正常','2.2%');