INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240501','数控加工中心','运行中','30天','2024-05-05','2024-06-04','更换切削液/主轴润滑','陈工','切削液品牌升级');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240502','激光切割机','运行中','15天','2024-05-10','2024-05-25','镜片清洁/光路校准','李工','新增防尘网安装');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240503','全自动焊接机器人','待机中','20天','2024-05-15','2024-06-04','电机齿轮箱润滑/程序备份','王工','等待配件更换');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240504','恒温恒湿试验箱','运行中','10天','2024-05-20','2024-06-01','传感器校准/压缩机检测','赵工','湿度控制模块更换');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240505','注塑成型机','运行中','25天','2024-05-25','2024-06-19','液压系统检查/模具导轨润滑','刘工','料筒温度传感器异常');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240506','三坐标测量仪','运行中','15天','2024-05-30','2024-06-14','导轨清洁/软件版本升级','周工','测头校准偏差调整');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240507','真空包装机','故障中','30天','2024-05-08','2024-06-07','真空泵维修/密封件更换','吴工','需返厂大修');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240508','工业烤箱','运行中','20天','2024-05-12','2024-06-01','加热管检查/温度均匀性测试','郑工','循环风扇异响处理');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240509','自动贴片机','运行中','10天','2024-05-18','2024-05-28','吸嘴清洁/丝杆润滑','钱工','视觉识别系统优化');
INSERT INTO `crpm_bf21f2_d5f5fa` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`whzq`,`scwhrq`,`xcwhrq`,`whnr`,`whry`,`bz`) VALUES ('EQ-20240510','柴油发电机','备用中','60天','2024-05-22','2024-07-21','机油更换/负载测试','孙工','电池电量不足更换');