INSERT INTO `crpm_95bb02_86ad8d` (`tmmc`,`tmlx`,`tmnd`,`ssxk`,`zsd`,`cjsj`,`cjz`,`zhxgsj`,`sycs`,`bq`) VALUES ('某建筑工地正在进行高空作业，一名工人未系安全带在离地面5米高的脚手架上作业。根据《安全生产法》和《高处作业分级》标准，以下说法正确的是','安全生产','*  *  * ','高空作业','高空作业','2024年1月29日','孙美然','2024年1月29日','1','高空作业 , 脚手架');
INSERT INTO `crpm_95bb02_86ad8d` (`tmmc`,`tmlx`,`tmnd`,`ssxk`,`zsd`,`cjsj`,`cjz`,`zhxgsj`,`sycs`,`bq`) VALUES ('某化工厂在生产过程中使用到一种易燃液体，其闪点为28°C，沸点为85°C。根据《危险化学品安全管理条例》和《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009），该液体应被归类为','安全生产','*  *  *','化工生产','化工生产','2024年1月29日','孙美然','2024年1月29日','0','化工');